\documentclass{article}
\usepackage{fullpage}
\usepackage{parskip}
\usepackage{titlesec}
\usepackage{xcolor}
\usepackage[colorlinks = true,
            linkcolor = blue,
            urlcolor  = blue,
            citecolor = blue,
            anchorcolor = blue]{hyperref}
\usepackage[natbibapa]{apacite}
\usepackage{eso-pic}
\AddToShipoutPictureBG{\AtPageLowerLeft{\includegraphics[scale=0.7]{powered-by-Authorea-watermark.png}}}

\renewenvironment{abstract}
  {{\bfseries\noindent{\abstractname}\par\nobreak}\footnotesize}
  {\bigskip}

\titlespacing{\section}{0pt}{*3}{*1}
\titlespacing{\subsection}{0pt}{*2}{*0.5}
\titlespacing{\subsubsection}{0pt}{*1.5}{0pt}

\usepackage{authblk}

\usepackage{graphicx}
\usepackage[space]{grffile}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{longtable}
\usepackage{tabulary}
\usepackage{booktabs,array,multirow}
\usepackage{amsfonts,amsmath,amssymb}
\providecommand\citet{\cite}
\providecommand\citep{\cite}
\providecommand\citealt{\cite}
% You can conditionalize code for latexml or normal latex using this.
\newif\iflatexml\latexmlfalse
\providecommand{\tightlist}{\setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}%

\AtBeginDocument{\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.PDF,.eps,.EPS,.png,.PNG,.tif,.TIF,.jpg,.JPG,.jpeg,.JPEG}}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman,english]{babel}



\begin{document}

\title{TP: Electrost\selectlanguage{ngerman}ática\\\selectlanguage{english}}


\author[ ]{Gabriela Hermosilla}
\author[ ]{gonzalo.gu}
\author[ ]{Víctor A. Bettachini}
\author[ ]{verops}

\affil[ ]{}
\vspace{-1em}


\date{}

\begingroup
\let\center\flushleft
\let\endcenter\endflushleft
\maketitle
\endgroup




\section*{Resumen}\label{resumen}

Se arm\selectlanguage{ngerman}ó un dispositivo según lo indicado en la guía de trabajo práctico,
con el objetivo de medir el potencial en distintos lugares del espacio
entre dos electrodos. Con estos resultados se realizó un gráfico en
Matlab para obtener las lineas equipotenciales.\\

\selectlanguage{ngerman}\section*{Introducción}\label{introducciuxf3n}

Investigar el comportamiento de las lineas equipotenciales entre dos
electrodos con distinta carga.\\

\selectlanguage{ngerman}\section*{Métodos}\label{muxe9todos}

Se armó el dispositivo indicado en la guía de Electrostática.\\

\section*{Resultados}\label{auto-label-section-117841}

Se observa que los valores de potencial disminuyen al ir de izquierda a
derecha en el gr\selectlanguage{ngerman}áfico exhibido en la figura 1, es decir, al ir del
electrodo positivo al negativo.\\

Cerca de los electrodos las lineas equipotenciales son curvas y entre
medio de ellos, es una recta.\\\selectlanguage{english}
\begin{figure}[h!]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.7\columnwidth]{figures/plot/Electro2}
\caption{\selectlanguage{ngerman}{\hypertarget{auto-label-caption-445553}{}
Figura 1: Lineas equipotenciales medidas con el dispositivo indicado en
la guía. El electrodo positivo está en el lado izquierdo del gráfico.
\hypertarget{auto-label-caption-278618}{}%
}}
\end{center}
\end{figure}\selectlanguage{ngerman}

\section*{Discusión}\label{discusiuxf3n}

Como se vio en clase, las lineas de campo van desde el electrodo
positivo al negativo. Las lineas equipotenciales son perpendiculares a
las mismas. Viendo la figura 1 se puede deducir como serían entonces las
lineas de campo.\\

Los valores son m\selectlanguage{ngerman}ás altos sobre el electrodo positivo ya que las lineas
de campo nacen en ese electrodo.\\

\section*{Referencias}\label{referencias}

{[}1{]} Gu\selectlanguage{ngerman}ía ``Electrostática'', Laboratorio de Física 2 para Químicos,
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires

\selectlanguage{english}
\FloatBarrier
\end{document}

