\documentclass[10pt]{article}

\usepackage{fullpage}
\usepackage{setspace}
\usepackage{parskip}
\usepackage{titlesec}
\usepackage[section]{placeins}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{breakcites}
\usepackage{lineno}
\usepackage{hyphenat}





\PassOptionsToPackage{hyphens}{url}
\usepackage[colorlinks = true,
            linkcolor = blue,
            urlcolor  = blue,
            citecolor = blue,
            anchorcolor = blue]{hyperref}
\usepackage{etoolbox}
\makeatletter
\patchcmd\@combinedblfloats{\box\@outputbox}{\unvbox\@outputbox}{}{%
  \errmessage{\noexpand\@combinedblfloats could not be patched}%
}%
\makeatother


\usepackage{natbib}




\renewenvironment{abstract}
  {{\bfseries\noindent{\abstractname}\par\nobreak}\footnotesize}
  {\bigskip}

\titlespacing{\section}{0pt}{*3}{*1}
\titlespacing{\subsection}{0pt}{*2}{*0.5}
\titlespacing{\subsubsection}{0pt}{*1.5}{0pt}


\usepackage{authblk}


\usepackage{graphicx}
\usepackage[space]{grffile}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{longtable}
\usepackage{tabulary}
\usepackage{booktabs,array,multirow}
\usepackage{amsfonts,amsmath,amssymb}
\providecommand\citet{\cite}
\providecommand\citep{\cite}
\providecommand\citealt{\cite}
% You can conditionalize code for latexml or normal latex using this.
\newif\iflatexml\latexmlfalse
\providecommand{\tightlist}{\setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}%

\AtBeginDocument{\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.PDF,.eps,.EPS,.png,.PNG,.tif,.TIF,.jpg,.JPG,.jpeg,.JPEG}}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[ngerman,polish,english]{babel}



\usepackage{float}








\begin{document}

\title{}





\vspace{-1em}



  
  \date{May 08, 2024}


\begingroup
\let\center\flushleft
\let\endcenter\endflushleft
\maketitle
\endgroup





\selectlanguage{english}
\begin{abstract}
Ama\selectlanguage{ngerman}ç Histopatolojik olarak penil elastografi ultrasonografisi ile
erektil disfonksiyon aras\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}ndaki ili\selectlanguage{polish}ş\selectlanguage{english}kiyi belirlemek. Gere\selectlanguage{ngerman}ç ve Yöntem
Klini\selectlanguage{polish}ğ\selectlanguage{english}imize son 1 y\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}l i\selectlanguage{ngerman}çinde erektil disfonksiyon nedeniyle ba\selectlanguage{polish}ş\selectlanguage{english}vuran ve
bu \selectlanguage{ngerman}çal\selectlanguage{polish}ış\selectlanguage{english}may\selectlanguage{polish}ı \selectlanguage{english}kabul eden 12 hasta \selectlanguage{ngerman}çal\selectlanguage{polish}ış\selectlanguage{english}maya dahil edildi. Ameliyat \selectlanguage{ngerman}öncesi
12 hastaya iki boyutlu kayma dalgas\selectlanguage{polish}ı \selectlanguage{english}elastografi g\selectlanguage{ngerman}örüntülemesi yap\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}ld\selectlanguage{polish}ı
\selectlanguage{english}ve Pascal (kPa) \selectlanguage{ngerman}ünitesinde kaydedildi. Penis protezi yerle\selectlanguage{polish}ş\selectlanguage{english}tirme
operasyonu s\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}ras\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}nda sa\selectlanguage{polish}ğ \selectlanguage{english}ve sol s\selectlanguage{ngerman}üngerimsi dokudan yakla\selectlanguage{polish}şı\selectlanguage{english}k 0,5x0,5x0,5
cm doku \selectlanguage{ngerman}örne\selectlanguage{polish}ğ\selectlanguage{english}i al\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}nd\selectlanguage{polish}ı. \selectlanguage{english}Doku \selectlanguage{ngerman}örnekleri patoloji bölümüne gönderildi.
Korpus kavernozumda kas lifleri ve elastik lifler taraf\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}ndan kaplanan
alan\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}n y\selectlanguage{ngerman}üzdesi yar\selectlanguage{polish}ı \selectlanguage{english}niceliksel olarak not edildi (kas lifleri ve
kavern\selectlanguage{ngerman}öz vücut elastik lif skoru oran\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}). Elde edilen t\selectlanguage{ngerman}üm veriler
birbiriyle kar\selectlanguage{polish}şı\selectlanguage{english}la\selectlanguage{polish}ş\selectlanguage{english}t\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}r\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}ld\selectlanguage{polish}ı. \selectlanguage{english}Sonu\selectlanguage{ngerman}çlar Kavernöz vücut elastik lif skoru
verileri (Grupland\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}r\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}lm\selectlanguage{polish}ış \selectlanguage{english}Skor 1, 2 ve 3) ve kavern\selectlanguage{ngerman}öz vücut kas lifleri
yüzdesi verileri (Gruplanm\selectlanguage{polish}ış \selectlanguage{english}\%10,\%20,\%30\ldots{} \%100) Shear wave
elastografi verileri (kPa) ile kar\selectlanguage{polish}şı\selectlanguage{english}la\selectlanguage{polish}ş\selectlanguage{english}t\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}r\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}ld\selectlanguage{polish}ı. \selectlanguage{english}Sonu\selectlanguage{ngerman}çlar Kruskal Wallis
Testi ve Spearman korelasyon testine göre istatistiksel olarak anlaml\selectlanguage{polish}ı
\selectlanguage{english}de\selectlanguage{polish}ğ\selectlanguage{english}ildi. Kavern\selectlanguage{ngerman}öz vücut elastik lif skoru ile kavernöz vücut kas lifi
yüzdesi de kar\selectlanguage{polish}şı\selectlanguage{english}la\selectlanguage{polish}ş\selectlanguage{english}t\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}r\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}ld\selectlanguage{polish}ığı\selectlanguage{english}nda Kruskal Wallis testi ve Spearman's
korelasyon testine g\selectlanguage{ngerman}öre istatistiksel olarak anlaml\selectlanguage{polish}ı \selectlanguage{english}de\selectlanguage{polish}ğ\selectlanguage{english}ildi. \selectlanguage{ngerman}Çal\selectlanguage{polish}ış\selectlanguage{english}mam\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}z
sonucunda elde etti\selectlanguage{polish}ğ\selectlanguage{english}imiz veriler, penis elastografik g\selectlanguage{ngerman}örüntülemenin
erektil disfonksiyon tan\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}s\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}nda g\selectlanguage{ngerman}üvenilir bir yöntem olmad\selectlanguage{polish}ığı\selectlanguage{english}n\selectlanguage{polish}ı \selectlanguage{english}g\selectlanguage{ngerman}österdi.
Sonuçlar Penil kayma dalgas\selectlanguage{polish}ı \selectlanguage{english}elastografisi, penisteki d\selectlanguage{ngerman}üz kas
hücrelerinin ve elastik liflerin miktar\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}n\selectlanguage{polish}ı \selectlanguage{english}niceliksel olarak
de\selectlanguage{polish}ğ\selectlanguage{english}erlendirmek i\selectlanguage{ngerman}çin klinik olarak kullan\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}labilir, ancak daha fazla
say\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}da hastayla \selectlanguage{ngerman}çal\selectlanguage{polish}ışı\selectlanguage{english}lmay\selectlanguage{polish}ı \selectlanguage{english}ve patoloji haz\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}rl\selectlanguage{polish}ığı\selectlanguage{english}n\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}n daha spesifik bir
\selectlanguage{polish}ş\selectlanguage{english}ekilde yorumlanmas\selectlanguage{polish}ı\selectlanguage{english}n\selectlanguage{polish}ı \selectlanguage{english}hak eder. Anahtar Kelimeler: Penil elastografi,
erektil disfonksiyon, penis protezi, kayma dalgas\selectlanguage{polish}ı%
\selectlanguage{english}\end{abstract}%



\sloppy


\textbf{}

\par\null

\textbf{}

\par\null\par\null\par\null\par\null\par\null\par\null

\selectlanguage{english}
\FloatBarrier
\end{document}

